X(memmove)
X(memcpy)
X(memset)
X(malloc)
X(calloc)
X(free)
X(atoi)
X(strtol)
X(strtoul)
X(exit)
X(fclose)
X(fread)
X(fwrite)
X(fputs)
X(fgetc)
X(getc)
X(getchar)
X(ungetc)
X(fflush)
X(putchar)
X(printf)
X(fprintf)
X(sprintf)
X(snprintf)
X(asprintf)
X(vprintf)
X(vfprintf)
X(vsprintf)
X(vsnprintf)
X(vasprintf)
X(perror)
X(strlen)
X(dlerror)
X(dlclose)
X(dlopen)
X(dlsym)
X(stdin)
X(stdout)
X(stderr)
X(niffler_alloc)
